Uwaga!

Ponieważ rynek urządzeń fiskalnych rozwija się bardzo dynamicznie, autorzy systemu zdecydowali się poświęcić więcej czasu na opracowywanie sterowników do nowych kas i drukarek fiskalnych, by usatysfakcjonować w ten sposób jak największą liczbę użytkowników Subiekta dla Windows. Musimy tu przyznać, że odbyło się to kosztem systemów pomocy, które w pierwszej wersji programu nie mogły zostać dołączone do sterowników. Planujemy oczywiście przygotowywanie potrzebnych plików HLP i dołączanie ich do nowych wersji programu, dodatkowo mogą być one udostępniane za pośrednictwem naszego serwisu WWW:

http://www.insert.com.pl